TMGMT XTM (8.x-6.1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: error
target: خطا

en: none
target: هیچ

en: Never
target: هیچوقت

en: active
target: فعال

en: Never run
target: هرگز اجرا نشده

en: - Please choose -
target: - لطفا انتخاب کنید -
