Toolbar Anti-flicker (8.x-2.0) - en to th translation catalogue (4 entries)

en: Home
th: หน้าแรก

en: Horizontal orientation
th: การวางแนวนอน

en: Vertical orientation
th: การวางแนวตั้ง

en: The toolbar cannot be set to a horizontal orientation when it is locked.
th: แถบเครื่องมือไม่สามารถกำหนดให้แนวนอนเมื่อมันถูกล็อก
