Taxonomy Views Integrator (8.x-1.0-alpha1) - en to af translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
af: Die konfigurasie-opsies is gestoor.

en: Save
af: Stoor

en: Global settings
af: Globale-instellings
