Taxonomy Views Integrator (8.x-1.0-alpha1) - en to ar translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
ar: تم حفظ خيارات الضبط.

en: Save
ar: حفظ

en: Global settings
ar: إعدادات عامة
