Taxonomy Views Integrator (8.x-1.0-alpha1) - en to hy translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
hy: Կոնֆիգուրացված տարբերակները պահպանված են:

en: Save
hy: Պահպանել

en: Global settings
hy: Գլոբալ պարամետրեր
