Taxonomy Views Integrator (8.x-1.0-alpha1) - en to km translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
km: បាន​រក្សាទុក​ជម្រើស​ការ​កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ។

en: Save
km: រក្សា​​ទុក​​

en: Global settings
km: ការ​កំណត់​សកល
