UIkit Admin (8.x-2.0-rc3) - en to ar translation catalogue (24 entries)

en: Author
ar: المؤلف

en: Version
ar: النسخة

en: no screenshot
ar: لا توجد لقطة

en: Error
ar: خطأ

en: Breadcrumb
ar: مسار التنقل

en: Web Server
ar: خادم الشبكة

en: Database
ar: قاعدة البيانات

en: Published
ar: منشور

en: Warning
ar: تحذير

en: System
ar: النظام

en: Changed
ar: تم التغير

en: Not published
ar: لم ينشر

en: Memory limit
ar: حد الذاكرة

en: Errors
ar: اخطاء

en: Drag to re-order
ar: اسحب لتغير الترتيب

en: Changes made in this table will not be saved until the form is submitted.
ar: التغييرات الحادثة على هذا الجدول لن تُحفظ إلا بعد إرسال الاستمارة.

en: This theme requires PHP version @php_required and is incompatible with PHP version !php_version.
ar: تتطلب هذه السمة النسخة @php_required من بي.إتش.بي ولا تتوافق مع النسخة !php_version منها.

en: Warnings
ar: تحذيرات

en: Hide summary
ar: إخفاء الموجز

en: Edit summary
ar: تعديل الملخص

en: This version is not compatible with Drupal !core_version and should be replaced.
ar: هذه النسخة غير متوافقة مع دروبال !core_version ويجب تبديلها.

en: Re-order rows by numerical weight instead of dragging.
ar: إعادة ترتيب السطور حسب وزن رقمي بدلا من سحبها.

en: Show row weights
ar: إظهار أوزان الأسطر

en: Hide row weights
ar: إخفاء أوزان السطور
