UIkit Admin (8.x-3.0) - en to lt translation catalogue (17 entries)

en: Description
lt: Aprašymas

en: Version
lt: Versija

en: Name
lt: Pavadinimas

en: Help
lt: Pagalba

en: Breadcrumb
lt: Kelias

en: Web Server
lt: Žiniatinklio serveris

en: Database
lt: Duomenų bazė

en: System
lt: Sistema

en: Installed
lt: Įdiegta

en: Memory limit
lt: Atminties limitas

en: Primary tabs
lt: Pirminės kortelės

en: Secondary tabs
lt: Antrinės kortelės

en: Text Formats
lt: Teksto fomatai

en: Last Cron Run
lt: Paskutinis Cron darbo paleidimas

en: Drupal Version
lt: Drupal versija

en: You have unsaved changes.
lt: Turite neišsaugotų pakeitimų.

en: General System Information
lt: Pagrindinė sistemos informacija
