UIkit Admin (8.x-3.1) - en to lv translation catalogue (20 entries)

en: Content
lv: Saturs

en: Description
lv: Apraksts

en: Version
lv: Versija

en: Name
lv: Nosaukums

en: Help
lv: Palīdzība

en: Breadcrumb
lv: Atpakaļceļš

en: Web Server
lv: Web Serveris

en: Database
lv: Datubāze

en: Footer
lv: Kājene

en: System
lv: Sistēma

en: Installed
lv: Instalēts

en: Memory limit
lv: Atmiņas ierobežojums

en: Primary tabs
lv: Primārās cilnes

en: Secondary tabs
lv: Sekundārās cilnes

en: Status messages
lv: Statusa ziņas

en: Text Formats
lv: Teksta Formāti

en: Last Cron Run
lv: Pēdējā Cron Izpilde

en: Drupal Version
lv: Drupal Versija

en: You have unsaved changes.
lv: Jums ir nesaglabātas izmaiņas.

en: General System Information
lv: Vispārīga Sistēmas Informācija
