UIkit Components (8.x-1.0-beta2) - en to mr translation catalogue (6 entries)

en: User interface
mr: वापरकर्ता अंतरपृष्ठ

en: None
mr: काहीच नाही

en: Default
mr: मुळस्वरुप

en: High
mr: उच्च

en: Low
mr: कमी

en: Layout
mr: मांडणी
