UIkit Components (8.x-3.0-beta1) - en to ka translation catalogue (7 entries)

en: None
ka: არცერთი

en: High
ka: მაღალი

en: Low
ka: დაბალი

en: Configure
ka: კონფიგურირება

en: Medium
ka: საშუალო

en: Left
ka: მარცხნივ

en: Right
ka: მარჯვნივ
