UIkit Components (8.x-3.0-beta4) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: List
target: Liste

en: Center
target: Midtstilt

en: Default
target: Standard

en: Layout
target: Utforming

en: Normal menu item
target: Standard menypunkt

en: Left
target: Venstre

en: Right
target: Høyre

en: Common
target: Felles

en: Bullet list
target: Punktliste

en: Elements
target: Element
