UIkit Components (8.x-3.0-beta4) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: List
target: register

en: Center
target: centrar

en: Default
target: standard

en: Layout
target: impaginaziun

en: Normal menu item
target: opziun da menu

en: Left
target: sanester

en: Right
target: a dretga

en: Bullet list
target: simbol d'enumeraziun
