Ultimate Cron (8.x-2.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (76 entries)

en: Title
target: Tittel

en: enabled
target: aktivert

en: disabled
target: deaktivert

en: Enable
target: Aktiver

en: Disable
target: Deaktiver

en: Disabled
target: Deaktivert

en: Enabled
target: Aktivert

en: Logs
target: Logg

en: Message
target: Melding

en: Weight
target: Vekt

en: Name
target: Navn

en: Time
target: Tid

en: User
target: Bruker

en: Module
target: Modul

en: Never
target: Aldri

en: Throttle
target: Begrensning

en: Severity
target: Alvorlighetsgrad

en: N/A
target: &mdash;

en: Method
target: Metode

en: Cache
target: Hurtigbuffer

en: Cron settings
target: Cron innstillinger

en: Expiration
target: Utløpsdato

en: Duration
target: Varighet

en: Threshold
target: Terskel

en: Rules
target: Regler

en: Missing
target: Mangler

en: by
target: av

en: Select
target: Velg

en: Simple
target: Enkel

en: Thread
target: Tråd

en: Started
target: Startet

en: Run cron
target: Kjør cron

en: Queue
target: Kø

en: Scheduled
target: Planlagt

en: Callback
target: Tilbakemelding

en: Machine-readable name
target: Maskinlesbart navn

en: Thresholds
target: Terskler

en: Scheduler
target: Tidsplanlegger

en: Initial message
target: Opprinnelig melding

en: Run cron every
target: Kjør cron hver

en: Thresholds for reporting critical alerts to Nagios.
target: Terskler for rapportering av kritiske varsler til Nagios.

en: Ultimate Cron Monitoring
target: Ultimate Cron overvåkning

en: Running jobs count
target: Antall kjørende jobber

en: Issue a critical alert when more than this number of jobs are running. Default is 50.
target: Send et kritisk varsel når mer enn et visst antall jobber kjører. Standard er 50.

en: Failed jobs count
target: Antall mislykkede jobber

en: Issue a critical alert when more than this number of jobs failed their last run. Default is 10.
target: Send et kritisk varsel når mer enn et gitt antall jobber mislyktes under siste kjøring. Standard er 10.

en: Long running jobs
target: Oppgaver som tar lang tid å utføre

en: Issue a critical alert when more than this number of jobs are running longer than usual. Default is 0.
target: Send et kritisk varsel når mer enn et gitt antall jobber bruker lengre tid enn vanlig. Standard er 0.

en: Check number of currently running jobs
target: Sjekk antall jobber som kjører

en: Check the number of jobs that failed last run
target: Sjekk antall jobber som mislyktes sist gang de ble kjørt

en: Check the number of jobs that are running longer than usual
target: Sjekk antall jobber som bruker lengre tid enn vanlig

en: @jobs currently running - it is more than @threshold
target: @jobs kjører akkurat nå - det er mer enn @threshold

en: @jobs currently running
target: @jobs kjører for øyeblikket

en: @jobs failed their last run - it is more than @threshold
target: @jobs mislyktes siste gang de ble kjørt - det er mer enn @threshold

en: @jobs failed their last run
target: @jobs mislyktes siste gang de ble kjørt

en: @jobs jobs are running longer than usual - it is more than @threshold
target: @jobs jobber bruker lengre tid enn de vanligvis gjør - det er mer enn @threshold

en: @jobs jobs are running longer than usual
target: @jobs jobber bruker lengre tid enn de vanligvis gjør

en: @name manually unlocked by user @username (@uid)
target: @name manuelt låst opp av bruker @username (@uid)

en: Cron is running properly.
target: Cron kjører uten problemer.

en: @count job is behind schedule | @count jobs are behind schedule
target[0]: @count jobb er forsinket
target[1]: @count jobber er forsinket

en: Discover jobs
target: Oppdag jobber

en: Manage automatic site maintainenance tasks.
target: Administrer automatiske vedlikeholdsoppgaver for nettstedet.

en: This command will list cron jobs
target: Denne kommandoen viser cron-jobber

en: This command will run a cron job
target: Denne kommandoen kjører en cron-jobb

en: This command will enable a cron job
target: Denne kommandoen vil aktivere en cron-jobb

en: This command will disable a cron job
target: Denne kommandoen vil deaktivere en cron-jobb

en: This command will unlock a cron job
target: Denne kommandoen vil låse opp en cron-jobb

en: Legend: D = Disabled, R = Running, B = Behind schedule
target: Forklaring: D = Deaktivert, R = Kjører, B = Forsinket

en: No job specified?
target: Ingen jobb spesifisert?

en: @name not found
target: @name ikke funnet

en: @name enabled
target: @name aktivert

en: @name disabled
target: @name deaktivert

en: @name is not running
target: @name kjører ikke

en: Cron job @name unlocked
target: Cron jobb @name låst opp

en: Could not unlock cron job @name
target: Kunne ikke låse opp cron jobb @name

en: Launched by drush
target: Startet av drush
