Ultimate Cron (8.x-2.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (40 entries)

en: Title
target: 標題

en: Status
target: 狀態

en: Enable
target: 啟用

en: Disable
target: 停用

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Logs
target: 日誌

en: Message
target: 訊息

en: Weight
target: 權重

en: Name
target: 名稱

en: Time
target: 時間

en: User
target: 使用者

en: Database
target: 資料庫

en: Module
target: 模組

en: Never
target: 永不

en: Throttle
target: 負荷管制

en: Severity
target: 嚴重性

en: N/A
target: 無

en: Serial
target: 序列

en: Method
target: 方法

en: Cache
target: 快取

en: Cron settings
target: 排程設定

en: anonymous
target: 匿名使用者

en: Expiration
target: 有效期限

en: Duration
target: 期間

en: Threshold
target: 閾值

en: Missing
target: 遺失

en: by
target: 作者:

en: Run
target: 執行

en: Select
target: 選擇

en: Simple
target: 簡約

en: Thread
target: 階層

en: Check for updates
target: 檢查更新

en: Run cron
target: 執行 cron

en: Scheduled
target: 定時

en: Callback
target: 回調

en: Machine-readable name
target: 機器可讀名稱

en: Update translations
target: 更新翻譯

en: Unlock
target: 解鎖

en: Run cron every
target: 執行 CRON，每隔
