Unique Code Field (8.x-1.0-alpha1) - en to uk translation catalogue (10 entries)

en: Size of textfield
uk: Розмір текстового поля

en: Code length
uk: Довжина коду

en: About
uk: Про модуль

en: Placeholder
uk: Заповнювач

en: Code type
uk: Тип коду

en: Text value
uk: Текстове значення

en: Text that will be shown inside the field until a value is entered. This hint is usually a sample value or a brief description of the expected format.
uk: Текст, що буде показаний в полі до початку введення значення. Зазвичай це підказка з прикладом значення або короткий опис очікуваного формату.

en: Placeholder: @placeholder
uk: Заповнювач: @placeholder

en: %name: may not be longer than @max characters.
uk: %name: має перевищувати @max символів.

en: Textfield size: @size
uk: Розмір текстового поля: @size
