Unique Code Field (8.x-1.0-alpha3) - en to be translation catalogue (4 entries)

en: Size of textfield
be: Памер тэкставага поля

en: About
be: Аб

en: Placeholder
be: Запаўняльнік

en: Text value
be: Тэкставае значэнне
