Upgrade Status (8.x-1.0-rc1) - en to ml translation catalogue (4 entries)

en: Status
ml: സ്ഥിതി

en: Error
ml: പ്രശ്നം

en: Up to date
ml: നവീനമാണ്

en: Ignore
ml: തിരസ്കരിക്കുക
