UpTime Widget (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Enabled
target: فعال

en: The configuration options have been saved.
target: تنظیمات ذخیره شدند.

en: Settings
target: تنظیمات

en: Save
target: ذخیره

en: Scale
target: مقیاس

en: Decimal point
target: ممیز دهدهی

en: @interval ago
target: @interval پیش
