UpTime Widget (8.x-1.1) - en to eo translation catalogue (4 entries)

en: Enabled
eo: Ŝaltita

en: The configuration options have been saved.
eo: Agordaj opcioj estas konservitaj.

en: Save
eo: Konservu

en: Scale
eo: Skalo
