UpTime Widget (8.x-1.1) - en to uk translation catalogue (11 entries)

en: Enabled
uk: Увімкнено

en: The configuration options have been saved.
uk: Параметри конфігурації були успішно збережені.

en: Save
uk: Зберегти

en: Refresh interval
uk: Інтервал оновлення

en: Scale
uk: Масштаб

en: Widget
uk: Віджет

en: API key
uk: Ключ API

en: Decimal separator
uk: Відокремлюють цілу частину від дробової

en: Every cron run
uk: Кожний запуск крону

en: Decimal point
uk: Крапка

en: Uptime
uk: Час роботи
