UpTime Widget (8.x-1.1) - en to mr translation catalogue (4 entries)

en: Enabled
mr: समर्थ

en: The configuration options have been saved.
mr: संरचना पर्याय संरक्षीत केले

en: Save
mr: संरक्षीत

en: Scale
mr: मोजपट्टी
