User Mail Control (1.0.2) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Default
target: Por defeito

en: Custom
target: Personalizado

en: - Select -
target: - Selecionar -

en: Notify user when account is canceled
target: Notificar o utilizador quando a conta é cancelada

en: Custom default mail domain
target: Domínio de e-mail padrão personalizado
