User Referral Enhanced (8.x-1.0-beta1) - en to de translation catalogue (21 entries)

en: Save configuration
de: Konfiguration speichern

en: Delete
de: Löschen

en: Type
de: Typ

en: List
de: Liste

en: Description
de: Beschreibung

en: Edit
de: Bearbeiten

en: Default
de: Standard

en: View
de: Ansicht

en: Created
de: Erstellt

en: Roles
de: Rollen

en: Role
de: Rolle

en: IP Address
de: IP-Adresse

en: Copy
de: Kopieren

en: Machine name
de: Systemname

en: Account
de: Benutzerkonto

en: Copied
de: Kopiert

en: Machine-readable name
de: Systemname

en: Invalid machine-readable name. Enter a name other than %invalid.
de: Ungültiger Systemname. Bitte einen anderen Namen als %invalid eingeben.

en: Redirect path
de: Weiterleitungspfad

en: Type: @type
de: Typ: @type

en: The path '%path' has to start with a slash.
de: Der Pfad '%path' muss mit einem Schrägstrich beginnen.
