User registration password (2.0.0-alpha1) - en to hu translation catalogue (14 entries)

en: Body
hu: Törzs

en: Subject
hu: Tárgy

en: Authentication
hu: Azonosítás

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
hu: %name felhasználó egyszer használható bejelentkezési hivatkozást használt (%timestamp).

en: Notify user
hu: Felhasználó értesítése

en: Provide a password for the new account in both fields.
hu: Jelszó az új felhasználó számára, kétszer megadva.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
hu: Az egyszeri bejelentkezési hivatkozás már fel lett használva, vagy érvényessége lejárt. Az alábbi űrlapon új hivatkozás igényelhető.

en: Thank you for applying for an account. Your account is currently pending approval by the site administrator.<br />In the meantime, a welcome message with further instructions has been sent to your email address.
hu: Köszönjük a felhasználó létrehozására irányuló kérelmet. A webhelyre az adminisztrátor jóváhagyása után lehet belépni.<br />Egy üdvözlő e-mail hamarosan megérkezik a megadott e-mail címre a további teendők leírásával.

en: Unable to send email. Contact the site administrator if the problem persists.
hu: Nem lehet e-mailt küldeni. Ha a probléma tartósan fennáll, akkor értesíteni kell a webhely üzemeltetőjét.

en: A welcome message with further instructions has been sent to your email address.
hu: A megadott e-mail címre egy további útmutatást tartalmazó üdvözlő üzenet lett elküldve.

en: Further instructions have been sent to your email address.
hu: A megadott e-mail címre a további útmutatás elküldve.

en: Require email verification when a visitor creates an account
hu: Az e-mail cím valódiságának ellenőrzése, amikor egy látogató létrehoz egy fiókot

en: Account details for [user:display-name] at [site:name]
hu: [user:display-name] fiókadatai [site:name] webhelyen

en: Another user (%other_user) is already logged into the site on this computer, but you tried to use a one-time link for user %resetting_user. Please <a href=":logout">log out</a> and try using the link again.
hu: %resetting_user felhasználó a kibocsátott egyszeri beléptető hivatkozást nem használhatja, mert a számítógépről egy másik felhasználó (%other_user) már bejelentkezett a webhelyre. <a href=":logout">Kijelentkezés</a> után a belépés a hivatkozáson keresztül újrapróbálható.
