User registration password (8.x-1.0-alpha1) - en to es translation catalogue (12 entries)

en: Body
es: Cuerpo

en: Subject
es: Asunto

en: Authentication
es: Autentificación

en: Reset password
es: Restablecer la contraseña

en: Password reset instructions mailed to %name at %email.
es: Se han enviado instrucciones para restablecer la contraseña de %name a %email.

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
es: El usuario %name ha empleado un enlace de inicio de sesión de un solo uso en %timestamp.

en: Require e-mail verification when a visitor creates an account
es: Es necesaria la verificación por correo cuando un visitante crea una cuenta

en: Further instructions have been sent to your e-mail address.
es: Se han enviado más instrucciones a su dirección de correo electrónico.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
es: Ha intentado usar un enlace para inicio de sesión de un solo uso que ya no es válido o ha sido usado. Por favor, pida uno nuevo usando el siguiente formulario.

en: A welcome message with further instructions has been sent to your e-mail address.
es: Un mensaje de bienvenida con instrucciones adicionales se ha enviado a su dirección de correo electrónico.

en: Thank you for applying for an account. Your account is currently pending approval by the site administrator.<br />In the meantime, a welcome message with further instructions has been sent to your email address.
es: Gracias por solicitar una cuenta. Su cuenta está pendiente de aprobación por parte del administrador del sitio.<br />Mientras tanto, un mensaje de bienvenida con instrucciones adicionales ha sido enviada a su correo electrónico.

en: Another user (%other_user) is already logged into the site on this computer, but you tried to use a one-time link for user %resetting_user. Please <a href=":logout">log out</a> and try using the link again.
es: Otro usuario (%other_user) está ya autenticado en el sitio con este ordenador, pero ha intentado utilizar un enlace de acceso único para el usuario %resetting_user. Por favor, <a href=":logout">salga</a> y pruebe a usar el enlace de nuevo.
