Usercentrics CMP (1.0.0-rc3) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: User interface
target: رابط کاربری

en: Enabled
target: فعال

en: Edit
target: تدوین

en: Settings
target: تنظیمات

en: Label
target: برچسب

en: ID
target: هویت

en: Google Analytics
target: تحلیل‌گر گوگل
