Varbase: The Ultimate Drupal 8 CMS Starter Kit (Bootstrap Ready) (8.x-8.1) - en to ml translation catalogue (5 entries)

en: Reset
ml: പുനഃക്രമീകരണം

en: None
ml: ഇല്ല

en: Feed
ml: ഫീഡ്

en: Continue
ml: തുടരുക

en: Save and continue
ml: സൂക്ഷിച്ചുവെച്ച് തുടരുക
