Varbase - The Ultimate Drupal CMS Starter Kit (Bootstrap Ready) (9.0.13) - en to ml translation catalogue (7 entries)

en: Reset
ml: പുനഃക്രമീകരണം

en: None
ml: ഇല്ല

en: Feed
ml: ഫീഡ്

en: Continue
ml: തുടരുക

en: PHP
ml: പി.എച്ഛ്.പി

en: Save and continue
ml: സൂക്ഷിച്ചുവെച്ച് തുടരുക

en: PHP memory limit
ml: പി.എച്ഛ്.പി മെമ്മറി ലിമിറ്റ്
