Varbase Bootstrap Paragraphs (all releases) - en to el translation catalogue (10 entries)

en: On
el: Ανοικτό

en: Component
el: Συστατικό

en: Components
el: Συστατικά

en: Block
el: Μπλοκ

en: Off
el: Κλειστό

en: N/A
el: Μ/Δ

en: Width
el: Πλάτος

en: Background color
el: Χρώμα παρασκηνίου

en: Allowed values list: each key must be a string at most 255 characters long.
el: Επιτρεπόμενες τιμές λίστας: κάθε κλειδί πρέπει να είναι ένα αλφαριθμητικό με μήκος το πολύ 255 χαρακτήρες.

en: Allowed values list: invalid input.
el: Λίστα επιτρεπτών τιμών: μη έγκυρη είσοδος.
