Varbase Bootstrap Paragraphs (10.0.5) - en to hr translation catalogue (12 entries)

en: None
hr: Nema

en: Image
hr: Slika

en: View
hr: Pregled

en: Component
hr: Komponenta

en: N/A
hr: N/D

en: Medium
hr: Srednji

en: Left
hr: Lijevo

en: Right
hr: Desni

en: Blue
hr: Plava

en: Allowed values list: each key must be a string at most 255 characters long.
hr: Dopuštene vrijednosti: svaki znak mora biti struna maksimalno 255 znakova dugačka.

en: Allowed values list: invalid input.
hr: Dopuštene vrijednosti: nevaljan unosa

en: Narrow
hr: Usko
