Varbase Bootstrap Paragraphs (8.x-5.1) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: N/A
target: هیچ

en: Allowed values list: each key must be a string at most 255 characters long.
target: سجل مقادیر مجاز: هر کلید باید رشته‌ای با حداکثر 255 حرف طول باشد.

en: Allowed values list: invalid input.
target: سجل مقادیر مجاز: ورودی نامعتبر.
