Varbase Bootstrap Paragraphs (8.x-5.1) - en to tr translation catalogue (2 entries)

en: Allowed values list: each key must be a string at most 255 characters long.
tr: İzin verilen değerler listesi: Anahtarlar en fazla 255 karakter uzunluğunda birer dize olmalı.

en: Allowed values list: invalid input.
tr: İzin verilen değerler listesi: geçersiz girdi.
