Varbase Bootstrap Paragraphs (8.x-6.0) - en to da translation catalogue (2 entries)

en: Allowed values list: each key must be a string at most 255 characters long.
da: Liste af tilladte værdier: hver nøgle skal være en tekststreng på maksimalt 255 tegn.

en: Allowed values list: invalid input.
da: Liste af tilladte værdier: Ugyldigt input.
