Varbase Bootstrap Paragraphs (8.x-6.0) - en to hr translation catalogue (3 entries)

en: N/A
hr: N/D

en: Allowed values list: each key must be a string at most 255 characters long.
hr: Dopuštene vrijednosti: svaki znak mora biti struna maksimalno 255 znakova dugačka.

en: Allowed values list: invalid input.
hr: Dopuštene vrijednosti: nevaljan unosa
