Varbase Total Control Dashboard (8.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Content
target: Conteúdo

en: Value
target: Valor

en: Type
target: Tipo

en: Yes
target: Sim

en: no
target: não

en: Display options
target: Opções de exibição

en: Filters
target: Filtros
