Varbase Total Control Dashboard (8.x-6.7) - en to hy translation catalogue (6 entries)

en: Content
hy: Պարունակություն

en: Value
hy: Արժեք

en: Type
hy: Տեսակ

en: Yes
hy: Այո

en: no
hy: ոչ

en: Dashboard
hy: Վահանակ
