Vardoc: Knowledge Base System and Documentation Site (4.0.10) - en to ur translation catalogue (11 entries)

en: Home
ur: مرکز

en: Submit
ur: جمع کرائیں

en: Content
ur: متن

en: Search
ur: تلاش

en: Help
ur: مدد

en: PHP
ur: پی ایچ پی

en: Selected
ur: منتخب شدہ

en: Navigation
ur: نیویگیشن

en: Anonymous
ur: گمنام

en: Blocks
ur: بلاکس

en: PHP memory limit
ur: پی ایچ پی میموری کی حد
