Version Information (1.0.0) - en to fr translation catalogue (7 entries)

en: Web Server
fr: Serveur Web

en: Database
fr: Base de données

en: User Interface
fr: Interface utilisateur

en: System
fr: Système

en: Memory limit
fr: Limite de mémoire

en: Last Cron Run
fr: Dernière fois que la tâche planifiée (cron) a été lancée

en: Drupal Version
fr: Version de Drupal
