Version Information (1.0.3) - en to uk translation catalogue (6 entries)

en: Web Server
uk: Веб-сервер

en: User Interface
uk: Інтерфейс користувача

en: PHP version
uk: Версія PHP

en: Version Information
uk: Інформація про версію

en: Last Cron Run
uk: Останній запуск крону

en: Drupal Version
uk: Версія Друпал
