View Mode Switch Field (2.0.4) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Value
target: مقدار

en: Default
target: پیش‌فرض

en: View
target: مشاهده

en: Layout
target: آرایش

en: Default value
target: مقدارپیشفرض

en: Machine name
target: نام دستگاه

en: - Select -
target: - انتخاب -

en: View mode
target: نحوه نمایش
