View Mode Switch Field (2.1.1) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Value
target: Valor

en: Default
target: Por defeito

en: View
target: Mostrar

en: Default value
target: Valor predefinido

en: Machine name
target: Nome de máquina

en: - Select -
target: - Selecionar -

en: Field types
target: Tipos de campo

en: View mode
target: Modo de visualização
