View Mode Switch Field (8.x-1.0-alpha1) - en to is translation catalogue (6 entries)

en: Value
is: Gildi

en: Default
is: Sjálfgefið

en: Layout
is: Útlit

en: Default value
is: Sjálfgildi

en: - Select -
is: - Velja -

en: Field types
is: Tegundir svæða
