View Mode Switch Field (8.x-1.0-alpha1) - en to mr translation catalogue (5 entries)

en: Value
mr: किंमत

en: Default
mr: मुळस्वरुप

en: Layout
mr: मांडणी

en: Default value
mr: मुलभूत मूल्य

en: View mode
mr: दृश्य प्रस्थिती
