View Mode Switch Field (8.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Value
target: 值

en: Default
target: 默认

en: Layout
target: 布局

en: Default value
target: 默认值

en: Machine name
target: 机读名称

en: - Select -
target: - 选择 -

en: Field types
target: 字段类型

en: View mode
target: 查看模式
