View Pager Control (1.0.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Pager ID
target: ID do Pager

en: Custom
target: Personalizado

en: ‹ Previous
target: ‹ Anterior

en: Next ›
target: Seguinte ›

en: Unless you're experiencing problems with pagers related to this view, you should leave this at 0. If using multiple pagers on one page you may need to set this number to a higher value so as not to conflict within the ?page= array. Large values will add a lot of commas to your URLs, so avoid if possible.
target: A não ser que esteja com problemas nesta view, deve deixar este número como 0. Se estiver a usar vários paginadores numa mesma página, coloque aqui um valor maior, para evitar conflito com ?page=array. Valores muito altos adicionam vírgulas ao gerar o URL. Por isso, evite sempre que possível colocar valores altos demais.

en: « First
target: « Primeira

en: Last »
target: Última »

en: First page link text
target: Texto da ligação da primeira página

en: Last page link text
target: Texto da ligação da última página

en: Pager link labels
target: Legendas de ligações do paginador.

en: Previous page link text
target: Texto da ligação da página anterior

en: Next page link text
target: Texto da ligação da próxima página
