View Pager Control (2.0.0) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Pager ID
target: Identificador do paginador

en: 1 item | @count items
target[0]: 1 item
target[1]: @count itens

en: ‹ Previous
target: ‹ Voltar

en: Next ›
target: Avançar ›

en: Unless you're experiencing problems with pagers related to this view, you should leave this at 0. If using multiple pagers on one page you may need to set this number to a higher value so as not to conflict within the ?page= array. Large values will add a lot of commas to your URLs, so avoid if possible.
target: A não ser que você esteja com problemas nesta view, você deve deixar este número como 0. Se você estiver usando vários paginadores em uma mesma página, coloque aqui um valor maior de forma a não conflitar com ?page=array. Valores maiores vão adicionar vírgulas na URL. Por isso, evite sempre que possível colocar valores altos demais.

en: « First
target: « Primeiro

en: Last »
target: Último »

en: First page link text
target: Texto do link da primeira página

en: Last page link text
target: Texto do link da última página

en: Pager link labels
target: Rótulos do link do paginador

en: Previous page link text
target: Texto do link para a página anterior

en: Next page link text
target: Texto do link para a próxima página
