Views Autorefresh D8 port (8.x-1.2) - en to ca translation catalogue (5 entries)

en: Reset
ca: Reinicialitza

en: Page
ca: Pàgina

en: Sort by
ca: Ordena per

en: Apply
ca: Aplica

en: Master
ca: Mestre
