Views Infinite Scroll With Pager (2.0.0) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Go to next page
target: Ir para a próxima página

en: « First
target: « Primeira

en: Last »
target: Última »

en: Number of pager links visible
target: Número de ligações visíveis no paginador

en: Specify the number of links to pages to display in the pager.
target: Especifique o número de ligações para as páginas a mostrar no paginador

en: First page link text
target: Texto da ligação da primeira página

en: Last page link text
target: Texto da ligação da última página

en: Previous page link text
target: Texto da ligação da página anterior

en: Next page link text
target: Texto da ligação da próxima página
