Views Infinite Scroll With Pager (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Go to next page
target: Ir para a próxima página

en: Views
target: Visualizações

en: « First
target: « Primeira

en: Last »
target: Última »

en: Specify the number of links to pages to display in the pager.
target: Especifique o número de ligações para as páginas a mostrar no paginador
